Ausgangskennlinien für Qamax = 18 Watt; 6P21S

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

Anodenspannung [V]

Anodenstrom [mA]